Tastaturbedienung der Shell
---------------------------

  Die Funktionen der Icons werden durch den jeweiligen An-
fangsbuchstaben ausgelöst. Dabei wird die gerade angewählte
>Arbeitsdatei< angesprochen. Das Festhalten von <Control>
spricht stattdessen die >aktuelle Datei< an.

  Zusätzliche Tastenfunktionen:

<+>          Kombination von <C> und dann <A>.
<P>          Erlaubt die Eingabe der >Arbeitsdatei< über
               die Tastatur. Durch <Control-P> wird die
               >aktuelle Datei< eingegeben.
<M>          Aktiviert >Default-Make< (>>Info/Umgebung).
<Ctrl-R>     Lädt >aktuelle Datei<.
<R>          Zeigt die z. Zt. geladenen Module.
<Alt-R>      Zeigt alle residenten & geladenen Module.
<Esc>        Zeigt Fensterinhalt neu an.
<Ctrl-Q>     Verlä₧t Shell, ohne Parameter zu speichern.
<Shift-Home> Schlie₧t oberstes Fenster. Beim Druck auf beide
               Shift-Tasten werden alle Fenster geschlossen.
<Shift-S>    Reaktiviert Scanner zum letzten Laufzeitfehler

  Um mit dem Editor einen neuen Text zu erstellen, kann eine
neue, leere Arbeitsdatei über <N> angelegt werden, worauf der
Editor mit <E> gestartet wird. Sind schon alle Arbeitsdateien
sichtbar, ist mit <P> oder <Ctrl-P> ein Leername einzugeben
und daraufhin der Editor mit <E> bzw. <Ctrl-E> zu starten.

  Wird beim Starten eines Programms die <Shift>-Taste gehalten,
kann eine Argumentzeile eingegeben werden. Wird die <Alternate>-
Taste gehalten, bleibt der aktuelle Pfad erhalten.

  In der Shell gestartete Programme können in der Regel mit
<Ctrl-C> unterbrochen werden, während sie Bildschirmausgaben
tätigen. Sollte dies nicht funktionieren, kann jedes Programm
mit <Ctrl-Enter> unmittelbar abgebrochen werden. Dies sollte
jedoch nicht während Ein-Ausgaben des Programms geschehen.



Konfiguration der Shell
-----------------------

  Damit alle Dateien des Modula-Systems gefunden werden können,
ist es wichtig, da₧ sowohl alle Pfadnamen in den Dialogboxen
der Shell (s. Parameter... & Info/Umgebung) als auch die Such-
pfade in der Batch-Datei (normalerweise "MM2SHELL.M2B") richtig
gesetzt sind. Die Batch-Datei kann ggf. mit einem normalen Editor
angepa₧t werden.

  Alle diese Suchpfade können am Anfang das Sternchen ('*') als
Platzhalter für den "HomePath", also den Pfad, in dem Shell
steht, verwenden (s. Shell-Pfad unter Info/Umgebung).

Info... Projekt
---------------

  Bei Aufruf dieser Funktion (Shift-Help) wird der Editor mit dem
Dateinamen der Parameter-Datei und der Endung "M2D" gestartet.
Damit ist es auf einfache Weise möglich, eine Begleitinformation
zum laufenden Projekt zu führen: Wenn Sie eine neue Projektdatei
(M2P) anlegen, erzeugen Sie gleich eine entsprechende Textdatei
mit der Endung "M2D". So gelangen Sie dann leicht an die Text-
datei, in der Sie Ihre Dokumentation eintragen.


Ende der Kurzinfo